\[\int_{0}^{\infty}Y_{2\nu}\left(bt\right)\exp\left(-p^{2}t^{2}\right)\,\mathrm{%
d}t=-\frac{\sqrt{\pi}}{2p}\exp\left(-\frac{b^{2}}{8p^{2}}\right)\left(I_{\nu}%
\left(\frac{b^{2}}{8p^{2}}\right)\tan\left(\nu\pi\right)+\frac{1}{\pi}K_{\nu}%
\left(\frac{b^{2}}{8p^{2}}\right)\sec\left(\nu\pi\right)\right),\]