\[\lim_{q\to 1}\frac{h_{n}\left((1-q^{2})^{\frac{1}{2}}x;q\right)}{\left(1-q^{2}%
\right)^{\ifrac{n}{2}}}=2^{-n}H_{n}\left(x\right).\]