\[\sum_{j=0}^{\infty}|\alpha_{j}|^{2}<\infty\quad\Longleftrightarrow\quad\frac{1%
}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z|=1}\ln\left((w(z)\right)\frac{\,\mathrm{d}z}{z}>-\infty.\]