\[\int_{0}^{\infty}x^{s-1}\theta_{2}\left(0\middle|ix^{2}\right)\,\mathrm{d}x=2^%
{s}(1-2^{-s})\pi^{-s/2}\Gamma\left(\tfrac{1}{2}s\right)\zeta\left(s\right),\]