\[2\omega_{1}M\left(1,k^{\prime}\right)=-2i\omega_{3}M\left(1,k\right)=\frac{\pi%
}{3}\sqrt{\frac{c(2+k^{2}{k^{\prime}}^{2})({k^{\prime}}^{2}-k^{2})}{d(1-k^{2}{%
k^{\prime}}^{2})}},\]