\[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\left(n\theta\right)}{n^{2}}=-\int_{0}^{\theta}%
\ln\left(2\sin\left(\tfrac{1}{2}x\right)\right)\,\mathrm{d}x.\]